142 functional p53 binding sites Rs = 7.6 +/- 0.2 bits bits

5′TAGC CATGATCG TAGC ATGC ATCGTGAC TCAG ATCGAGTC ATGC TAGC TCA G TCA G CTG A GATC GCT A CGA T CTAGGAC T AGT C AGT C ATCGTACGTCAGTAGC AGTC ACTGTAGC TACGATCG TAGC GTAC 3′